E voi, in che cucina vivete?

A sentir parlare Matteo Ragni, designer di fama internazionale e collaboratore di Whirlpool Italia per la nuova linea di prodotti da incasso “Aria” Indesit, il design di una cucina può raccontare storie di vita familiare molto diverse.

“Con il progetto Indesit ho cercato di esprimere l'atmosfera che si respira in una cucina in diverse fasi della vita: dal nido dove crescere i propri figli, all’area dedicata alle attività con gli amici. Una cucina riflette le nostre storie, i disegni prendono ispirazione dalle mie esperienze personali, dalle case in cui ho vissuto e dalle loro cucine" spiega Matteo Ragni. “Abbiamo voluto creare una cucina che mostrasse attenzione a tutti i piccoli gesti della vita quotidiana”.

Ed è così che nascono diversi concept: dalla “nest kitchen”, letteralmente la “cucina nido”, alla “social kitchen”, fino alla “theatre kitchen”, dove la cucina diventa una vetrina per sperimentare ed esprimere personalità, creatività e passione in condivisione con altre persone.

Ed è così che dalle ambientazioni in 3D di Matteo Ragni è nata la suite Indesit “Aria”: tre linee di prodotti che corrispondono a ognuno dei progetti proposti da Ragni. La gamma “Aria Inox”, essenziale e funzionale, connota il mood della cucina “nest”, “Aria Inox Curved”,  caratterizzata da brillantezza e robustezza, è un facile esempio di cucina “social”, mentre il design delle linee e lo stile ricercato del vetro di “Aria Glass” riflettono le caratteristiche della cucina “theatre”.

“La nuova suite Aria ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze legate alle vite frenetiche che conduciamo”, dichiara Giuseppe Netti, Senior Manager, EMEA Brands Lead, Global Consumer Design Whirlpool Corporation: “i clienti Indesit cercano soluzioni alle loro necessità che siano esteticamente belle e affidabili. Vogliono fare una scelta che sia smart e che si adatti perfettamente al loro stile di vita.  Per questo ogni giorno il team di design di Indesit lavora per creare prodotti che coniughino la scelta delle forme, delle proporzioni, dei materiali e delle funzionalità di una linea di prodotti. Un esempio del processo di studio e ricerca nella famiglia di prodotti Aria si concretizza nell’elemento di curvatura che si ritrova nella maniglia del forno, nella curvatura della cappa in vetro e nelle curvature delle grafiche sul piano ad induzione. La forma arrotondata, con le sue morbide proporzioni, è ispirata alla bellezza della natura”.